CREATE TABLE `crpm_49a150_d881ff` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`scxl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产效率',
`sblyl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备利用率',
`cphgl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '产品合格率',
`scddwcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产订单完成率',
`yclsyl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '原材料使用率',
`rgcb` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '人工成本',
`nyxh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '能源消耗',
`sczqsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产周期时间',
`zzpkcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '在制品库存量',
`khmyd` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '客户满意度',
`aqsgcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '安全事故次数',
`hjyxpgdj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '环境影响评估等级',
`ygpxtr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '员工培训投入',
`cpzltscs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '产品质量投诉次数',
`xcpyfzq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '新产品研发周期',
`sczyl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '市场占有率'
);