INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('张明','2024-08-01 08:00:00','启动','注塑机','成功','正常启动设备，参数初始化','192.168.1.101','SB-2024001','注塑机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('李华','2024-08-01 08:30:00','参数调整','冷却塔','成功','将冷却水温设定值调整为25℃','192.168.1.102','SB-2024002','冷却塔');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('王强','2024-08-01 09:00:00','维护','压缩机','成功','更换空气过滤器滤芯','192.168.1.103','SB-2024003','压缩机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('赵芳','2024-08-01 09:30:00','启动','烘干机','成功','启动烘干机，设定温度120℃','192.168.1.104','SB-2024004','烘干机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('陈杰','2024-08-01 10:00:00','参数调整','传送带','成功','将传送带速度调整为50m/min','192.168.1.105','SB-2024005','传送带');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('周琳','2024-08-01 10:30:00','巡检','搅拌机','成功','设备运行正常，无异常振动','192.168.1.106','SB-2024006','搅拌机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('吴伟','2024-08-01 11:00:00','维护','真空泵','成功','检查真空泵油位，补充真空泵油','192.168.1.107','SB-2024007','真空泵');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('郑浩','2024-08-01 11:30:00','参数调整','切割机','成功','将切割压力调整为8MPa','192.168.1.108','SB-2024008','切割机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('孙丽','2024-08-01 12:00:00','故障处理','风机','成功','修复风机电机轴承故障','192.168.1.109','SB-2024009','风机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('林凯','2024-08-01 12:30:00','启动','包装机','成功','启动包装机，设置包装速度30件/分钟','192.168.1.110','SB-2024010','包装机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('张明','2024-08-01 17:30:00','停机','注塑机','成功','正常关闭设备，保存生产数据','192.168.1.101','SB-2024001','注塑机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('李华','2024-08-01 18:00:00','停机','冷却塔','成功','关闭冷却塔，清理过滤网','192.168.1.102','SB-2024002','冷却塔');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('王强','2024-08-01 18:30:00','停机','压缩机','成功','正常停机，记录运行参数','192.168.1.103','SB-2024003','压缩机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('赵芳','2024-08-01 19:00:00','停机','烘干机','成功','关闭烘干机，等待温度冷却','192.168.1.104','SB-2024004','烘干机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('陈杰','2024-08-01 19:30:00','停机','传送带','成功','停止传送带运行，清理残留物料','192.168.1.105','SB-2024005','传送带');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('张明','2024-08-01 08:00:00','启动','注塑机','成功','正常启动设备，参数初始化','192.168.1.101','SB-2024001','注塑机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('李华','2024-08-01 08:30:00','参数调整','冷却塔','成功','将冷却水温设定值调整为25℃','192.168.1.102','SB-2024002','冷却塔');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('王强','2024-08-01 09:00:00','维护','压缩机','成功','更换空气过滤器滤芯','192.168.1.103','SB-2024003','压缩机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('赵芳','2024-08-01 09:30:00','启动','烘干机','成功','启动烘干机，设定温度120℃','192.168.1.104','SB-2024004','烘干机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('陈杰','2024-08-01 10:00:00','参数调整','传送带','成功','将传送带速度调整为50m/min','192.168.1.105','SB-2024005','传送带');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('周琳','2024-08-01 10:30:00','巡检','搅拌机','成功','设备运行正常，无异常振动','192.168.1.106','SB-2024006','搅拌机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('吴伟','2024-08-01 11:00:00','维护','真空泵','成功','检查真空泵油位，补充真空泵油','192.168.1.107','SB-2024007','真空泵');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('郑浩','2024-08-01 11:30:00','参数调整','切割机','成功','将切割压力调整为8MPa','192.168.1.108','SB-2024008','切割机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('孙丽','2024-08-01 12:00:00','故障处理','风机','成功','修复风机电机轴承故障','192.168.1.109','SB-2024009','风机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('林凯','2024-08-01 12:30:00','启动','包装机','成功','启动包装机，设置包装速度30件/分钟','192.168.1.110','SB-2024010','包装机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('张明','2024-08-01 17:30:00','停机','注塑机','成功','正常关闭设备，保存生产数据','192.168.1.101','SB-2024001','注塑机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('李华','2024-08-01 18:00:00','停机','冷却塔','成功','关闭冷却塔，清理过滤网','192.168.1.102','SB-2024002','冷却塔');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('王强','2024-08-01 18:30:00','停机','压缩机','成功','正常停机，记录运行参数','192.168.1.103','SB-2024003','压缩机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('赵芳','2024-08-01 19:00:00','停机','烘干机','成功','关闭烘干机，等待温度冷却','192.168.1.104','SB-2024004','烘干机');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_ade5a9` (`czr`,`czsj`,`czlx`,`czdx`,`czjg`,`czxq`,`_i_pdz`,`sb_i_d`,`sbmc`) VALUES ('陈杰','2024-08-01 19:30:00','停机','传送带','成功','停止传送带运行，清理残留物料','192.168.1.105','SB-2024005','传送带');