INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('温度过高','SB-2024001','注塑机','2024-08-05 10:30:00','警告','已处理','张明','2024-08-05 11:15:00','冷却系统故障，更换水泵后恢复正常');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('振动异常','SB-2024002','冷却塔','2024-08-08 14:45:00','一般','已处理','李华','2024-08-08 15:30:00','风机轴承磨损，更换轴承后正常');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('压力波动','SB-2024003','压缩机','2024-08-12 10:45:00','严重','已处理','王强','2024-08-12 12:00:00','气阀故障，更换气阀组件');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('加热不均','SB-2024004','烘干机','2024-08-15 09:15:00','警告','已处理','赵芳','2024-08-15 10:00:00','加热元件接触不良，重新紧固');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('皮带打滑','SB-2024005','传送带','2024-08-18 14:00:00','一般','已处理','陈杰','2024-08-18 14:45:00','张紧装置松动，调整后正常');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('电机过载','SB-2024006','搅拌机','2024-08-22 11:45:00','严重','已处理','周琳','2024-08-22 13:00:00','减速机润滑油不足，补充润滑油');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('真空度不足','SB-2024007','真空泵','2024-08-25 09:30:00','一般','已处理','吴伟','2024-08-25 10:15:00','密封件老化，更换密封件');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('切割精度下降','SB-2024008','切割机','2024-08-28 15:15:00','警告','已处理','郑浩','2024-08-28 16:00:00','导轨偏移，重新校准');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('振动超标','SB-2024009','风机','2024-09-01 11:00:00','一般','已处理','孙丽','2024-09-01 11:45:00','叶轮不平衡，重新平衡校正');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('控制系统故障','SB-2024010','包装机','2024-09-05 08:45:00','严重','已处理','林凯','2024-09-05 10:00:00','PLC模块故障，更换模块并重新编程');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('传感器异常','SB-2024003','压缩机','2024-09-10 14:30:00','警告','已处理','王强','2024-09-10 15:15:00','压力传感器故障，更换传感器');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('传送带跑偏','SB-2024005','传送带','2024-09-15 09:45:00','一般','已处理','陈杰','2024-09-15 10:30:00','调整托辊位置，纠偏成功');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('润滑系统报警','SB-2024006','搅拌机','2024-09-20 11:30:00','严重','已处理','周琳','2024-09-20 12:45:00','润滑油泵故障，更换油泵');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('冷却水温过高','SB-2024001','注塑机','2024-09-25 14:15:00','警告','已处理','张明','2024-09-25 15:00:00','冷却水管路堵塞，清洗管路');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('电机温度异常','SB-2024007','真空泵','2024-09-30 09:30:00','一般','已处理','吴伟','2024-09-30 10:15:00','散热风扇故障，更换风扇');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('温度过高','SB-2024001','注塑机','2024-08-05 10:30:00','警告','已处理','张明','2024-08-05 11:15:00','冷却系统故障，更换水泵后恢复正常');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('振动异常','SB-2024002','冷却塔','2024-08-08 14:45:00','一般','已处理','李华','2024-08-08 15:30:00','风机轴承磨损，更换轴承后正常');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('压力波动','SB-2024003','压缩机','2024-08-12 10:45:00','严重','已处理','王强','2024-08-12 12:00:00','气阀故障，更换气阀组件');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('加热不均','SB-2024004','烘干机','2024-08-15 09:15:00','警告','已处理','赵芳','2024-08-15 10:00:00','加热元件接触不良，重新紧固');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('皮带打滑','SB-2024005','传送带','2024-08-18 14:00:00','一般','已处理','陈杰','2024-08-18 14:45:00','张紧装置松动，调整后正常');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('电机过载','SB-2024006','搅拌机','2024-08-22 11:45:00','严重','已处理','周琳','2024-08-22 13:00:00','减速机润滑油不足，补充润滑油');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('真空度不足','SB-2024007','真空泵','2024-08-25 09:30:00','一般','已处理','吴伟','2024-08-25 10:15:00','密封件老化，更换密封件');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('切割精度下降','SB-2024008','切割机','2024-08-28 15:15:00','警告','已处理','郑浩','2024-08-28 16:00:00','导轨偏移，重新校准');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('振动超标','SB-2024009','风机','2024-09-01 11:00:00','一般','已处理','孙丽','2024-09-01 11:45:00','叶轮不平衡，重新平衡校正');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('控制系统故障','SB-2024010','包装机','2024-09-05 08:45:00','严重','已处理','林凯','2024-09-05 10:00:00','PLC模块故障，更换模块并重新编程');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('传感器异常','SB-2024003','压缩机','2024-09-10 14:30:00','警告','已处理','王强','2024-09-10 15:15:00','压力传感器故障，更换传感器');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('传送带跑偏','SB-2024005','传送带','2024-09-15 09:45:00','一般','已处理','陈杰','2024-09-15 10:30:00','调整托辊位置，纠偏成功');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('润滑系统报警','SB-2024006','搅拌机','2024-09-20 11:30:00','严重','已处理','周琳','2024-09-20 12:45:00','润滑油泵故障，更换油泵');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('冷却水温过高','SB-2024001','注塑机','2024-09-25 14:15:00','警告','已处理','张明','2024-09-25 15:00:00','冷却水管路堵塞，清洗管路');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (`ycmc`,`sbbh`,`sblx`,`xjsj`,`bjjb`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('电机温度异常','SB-2024007','真空泵','2024-09-30 09:30:00','一般','已处理','吴伟','2024-09-30 10:15:00','散热风扇故障，更换风扇');