CREATE TABLE `crpm_ea3a1a_cdfd45` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`xjsbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '巡检设备名称',
`xjry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '巡检人员',
`xjrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '巡检日期',
`xjjg` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '巡检结果',
`ycms` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '异常描述',
`clcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '处理措施',
`xcxjrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '下次巡检日期'
);