INSERT INTO `crpm_289b0b_524b06` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`yxj`,`scx`,`fzr`,`zt`) VALUES ('ORD-20240701-001','高精度轴承钢球（直径20mm）','5,000','2024-07-02 08:00','2024-07-05 20:00','高（P1）','精密轴承生产线A','张伟（工号：ZW2024001）','生产中（进度65%）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_524b06` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`yxj`,`scx`,`fzr`,`zt`) VALUES ('ORD-20240705-002','工业级三相异步电动机（7.5KW）','10','2024-07-06 07:00','2024-07-08 19:00','高（P1）','电机装配线C','李娜（工号：LN2024002）','已完成（质检中）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_524b06` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`yxj`,`scx`,`fzr`,`zt`) VALUES ('ORD-20240710-003','精密齿轮组件（模数2，45#钢）','200','2024-07-11 08:00','2024-07-13 18:00','中（P2）','齿轮加工中心B','王强（工号：WQ2024003）','待生产（物料齐套）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_524b06` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`yxj`,`scx`,`fzr`,`zt`) VALUES ('ORD-20240715-004','工业控制电缆（RVV 3×2.5mm²，100米/卷）','50','2024-07-16 07:00','2024-07-17 19:00','低（P3）','电缆挤出线E','陈静（工号：CJ2024004）','暂停（设备故障，预计2024-07-28恢复）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_524b06` (`ddbh`,`cpmc`,`scsl`,`kssj`,`jssj`,`yxj`,`scx`,`fzr`,`zt`) VALUES ('ORD-20240720-005','食品级尼龙树脂颗粒（白色，25kg/包）','4,200','2024-07-21 08:00（原计划2024-07-25，因紧急订单提前）','2024-07-24 20:00','紧急（P0）','注塑成型线D','刘峰（工号：LF2024005）','生产中（进度30%，占用其他订单时段）');