INSERT INTO `crpm_289b0b_6b8802` (`wlbm`,`wlmc`,`xql`,`kcl`,`aqkc`,`cgzq`,`gys`,`dwcb`,`yjdhrq`,`bz`) VALUES ('MAT-202407-001','深沟球轴承（6205-2RS）','3,200','850','1,000','3天','江苏精工轴承制造有限公司','12元/个','2024-07-28（基于2024-07-25下单）','紧急订单！需优先排产（关联订单ORD-20240720-005）');
INSERT INTO `crpm_289b0b_6b8802` (`wlbm`,`wlmc`,`xql`,`kcl`,`aqkc`,`cgzq`,`gys`,`dwcb`,`yjdhrq`,`bz`) VALUES ('MAT-202407-002','45#钢精密齿轮（模数2，外径120mm）','600','98','120','7天','广州东升机械配件厂','65元/件','2024-08-05（基于2024-07-29下单）','需通过ISO9001认证，最小起订量500件');
INSERT INTO `crpm_289b0b_6b8802` (`wlbm`,`wlmc`,`xql`,`kcl`,`aqkc`,`cgzq`,`gys`,`dwcb`,`yjdhrq`,`bz`) VALUES ('MAT-202407-003','RVV 3×2.5mm²控制电缆（100米/卷）','150','35','50','5天','山东鲁能电线电缆有限公司','420元/卷','2024-08-01（基于2024-07-27下单）','替代供应商测试（原主供商产能不足），需加强质检');