CREATE TABLE `crpm_596455_40fbb4` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`jkmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口名称',
`jkms` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口描述',
`jk_u_r_l` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口URL',
`jkqqff` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口请求方法',
`jkqqcslx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口请求参数类型',
`jkqqcssm` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口请求参数说明',
`jkxysjlx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口响应数据类型',
`jkxysjsm` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口响应数据说明',
`jkfwplxz（fz）` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口访问频率限制（分钟）',
`jkfwqxkz（js）` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口访问权限控制（角色）'
);