INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024001','日常保养','每天','2024-10-01','清洁设备表面、检查冷却系统','张明','已完成','2024-09-30 08:00:00','2024-10-01 17:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024002','一级保养','每周','2024-10-05','检查风机、清理过滤网','李华','已完成','2024-10-01 08:30:00','2024-10-05 17:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024003','二级保养','每月','2024-10-15','更换润滑油、检查气阀','王强','已完成','2024-10-01 09:00:00','2024-10-15 18:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024004','日常保养','每天','2024-10-01','检查加热元件、清理积尘','赵芳','已完成','2024-09-30 08:30:00','2024-10-01 17:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024005','一级保养','每周','2024-10-05','调整皮带张紧度、润滑轴承','陈杰','已完成','2024-10-01 09:30:00','2024-10-05 18:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024006','二级保养','每月','2024-10-15','更换减速机润滑油、检查电机','周琳','已完成','2024-10-01 10:00:00','2024-10-15 18:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024007','日常保养','每天','2024-10-01','检查真空度、补充泵油','吴伟','已完成','2024-09-30 09:00:00','2024-10-01 18:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024008','一级保养','每周','2024-10-05','校准切割精度、润滑导轨','郑浩','已完成','2024-10-01 10:30:00','2024-10-05 19:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024009','二级保养','每月','2024-10-15','平衡叶轮、检查电机绝缘','孙丽','已完成','2024-10-01 11:00:00','2024-10-15 19:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024010','日常保养','每天','2024-10-01','清洁传感器、检查控制系统','林凯','已完成','2024-09-30 09:30:00','2024-10-01 18:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024001','一级保养','每周','2024-10-12','检查液压系统、清洁滤芯','张明','已完成','2024-10-08 08:00:00','2024-10-12 17:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024002','二级保养','每月','2024-11-05','更换风机轴承、检查电气系统','李华','计划中','2024-10-01 08:30:00','2024-10-01 08:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024003','日常保养','每天','2024-10-02','检查冷却器、记录运行参数','王强','已完成','2024-10-01 09:00:00','2024-10-02 17:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024004','一级保养','每周','2024-10-12','检查温控系统、清理通风口','赵芳','已完成','2024-10-08 08:30:00','2024-10-12 17:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024005','二级保养','每月','2024-11-05','更换传送带、润滑滚筒','陈杰','计划中','2024-10-01 09:30:00','2024-10-01 09:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024001','日常保养','每天','2024-10-01','清洁设备表面、检查冷却系统','张明','已完成','2024-09-30 08:00:00','2024-10-01 17:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024002','一级保养','每周','2024-10-05','检查风机、清理过滤网','李华','已完成','2024-10-01 08:30:00','2024-10-05 17:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024003','二级保养','每月','2024-10-15','更换润滑油、检查气阀','王强','已完成','2024-10-01 09:00:00','2024-10-15 18:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024004','日常保养','每天','2024-10-01','检查加热元件、清理积尘','赵芳','已完成','2024-09-30 08:30:00','2024-10-01 17:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024005','一级保养','每周','2024-10-05','调整皮带张紧度、润滑轴承','陈杰','已完成','2024-10-01 09:30:00','2024-10-05 18:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024006','二级保养','每月','2024-10-15','更换减速机润滑油、检查电机','周琳','已完成','2024-10-01 10:00:00','2024-10-15 18:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024007','日常保养','每天','2024-10-01','检查真空度、补充泵油','吴伟','已完成','2024-09-30 09:00:00','2024-10-01 18:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024008','一级保养','每周','2024-10-05','校准切割精度、润滑导轨','郑浩','已完成','2024-10-01 10:30:00','2024-10-05 19:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024009','二级保养','每月','2024-10-15','平衡叶轮、检查电机绝缘','孙丽','已完成','2024-10-01 11:00:00','2024-10-15 19:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024010','日常保养','每天','2024-10-01','清洁传感器、检查控制系统','林凯','已完成','2024-09-30 09:30:00','2024-10-01 18:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024001','一级保养','每周','2024-10-12','检查液压系统、清洁滤芯','张明','已完成','2024-10-08 08:00:00','2024-10-12 17:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024002','二级保养','每月','2024-11-05','更换风机轴承、检查电气系统','李华','计划中','2024-10-01 08:30:00','2024-10-01 08:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024003','日常保养','每天','2024-10-02','检查冷却器、记录运行参数','王强','已完成','2024-10-01 09:00:00','2024-10-02 17:00:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024004','一级保养','每周','2024-10-12','检查温控系统、清理通风口','赵芳','已完成','2024-10-08 08:30:00','2024-10-12 17:30:00');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_c85e75` (`sbbh`,`bylx`,`byzq`,`xcbyrq`,`bynr`,`byry`,`byzt`,`cjsj`,`gxsj`) VALUES ('SB-2024005','二级保养','每月','2024-11-05','更换传送带、润滑滚筒','陈杰','计划中','2024-10-01 09:30:00','2024-10-01 09:30:00');