INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('离心泵P-101','运行中','68.5℃','0.85MPa','15.2A','380V','2.1mm/s','85dB','张伟','2024-08-05更换轴承','无','正常');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('压缩机C-201','运行中','89.2℃','2.3MPa','42.7A','380V','1.8mm/s','92dB','李强','2024-08-12检修','无','正常');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('热交换器E-301','运行中','45.3℃','0.5MPa','5.8A','220V','0.9mm/s','78dB','王芳','2024-08-25清洗管束','轻微泄漏','低');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('反应釜R-401','待机中','25.0℃','0.1MPa','0A','0V','0mm/s','45dB','赵强','2024-09-02校准传感器','无','正常');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('真空泵V-501','运行中','72.1℃','0.03MPa','8.3A','380V','1.5mm/s','88dB','刘洋','2024-09-08更换密封件','电机过热','中');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('冷却塔T-601','运行中','32.4℃','0.2MPa','12.6A','380V','1.2mm/s','80dB','陈明','2024-09-15清理填料','无','正常');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('PLC控制器','运行中','40.8℃','N/A','0.5A','24V','0.1mm/s','35dB','黄丽','2024-08-18程序更新','通信中断','中');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('锅炉B-701','运行中','185.3℃','1.6MPa','38.5A','380V','2.3mm/s','95dB','周杰','2024-09-20检查安全阀','水位异常','高');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('风机F-801','运行中','55.7℃','0.08MPa','7.2A','380V','1.9mm/s','86dB','吴敏','2024-08-30更换皮带','轴承异响','低');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_73cbcb` (`sbmc`,`sbzt`,`wdz`,`ylz`,`dlz`,`dyz`,`zdpl`,`zydj`,`czry`,`whjl`,`gzlx`,`yjjb`) VALUES ('输送泵P-901','故障中','92.6℃','1.2MPa','22.3A','380V','4.5mm/s','98dB','郑浩','2024-09-25泵体振动过大','机械故障','高');