INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('数控机床A','CNC-001','运行中','240小时','2','1','2024-10-05','更换主轴轴承、润滑导轨','陈明');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('工业机器人B','Robot-002','运行中','165小时','1','0','2024-09-20','检查减速器油位、更换电池','刘洋');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('自动化生产线','Line-001','运行中','320小时','3','2','2024-10-15','更换传送带、校准传感器','张伟');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('3D打印机','Printer-001','待机中','85小时','1','1','2024-09-10','清洁打印头、校准平台','李强');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('激光切割机','Laser-001','运行中','160小时','2','1','2024-09-25','更换切割镜片、检查冷却系统','王芳');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('注塑机','Molder-001','运行中','200小时','4','2','2024-10-08','更换液压油、检查模具接口','赵强');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('空压机','Compressor-001','运行中','280小时','1','0','2024-09-18','更换空气滤芯、检查气阀','黄丽');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('输送带','Conveyor-001','运行中','300小时','0','0','2024-10-10','调整张紧装置、润滑滚筒','周杰');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('风机','Fan-001','运行中','220小时','2','1','2024-09-05','更换轴承、平衡叶轮','吴敏');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_f57994` (`sbmc`,`sbbh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbycwhsj`,`sbycwhnr`,`sbycwhry`) VALUES ('反应釜','Reactor-001','运行中','180小时','1','0','2024-09-30','检查搅拌系统、校准温度传感器','郑浩');