INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202406001','北京科技有限公司','ORD-202405010','PROD-001','智能控制器','50台','功能不达标','2024-06-05','已处理','陈售后','检测后更换主板，已重新发货','2024-06-10');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202406002','上海电子有限公司','ORD-202405020','PROD-002','工业传感器','30台','精度偏差','2024-06-10','已处理','李售后','校准后测试合格，已寄回','2024-06-15');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202406003','广州机械有限公司','ORD-202405030','PROD-003','精密齿轮箱','20个','噪音超标','2024-06-15','已处理','王售后','更换轴承，已重新发货','2024-06-20');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202406004','深圳科技有限公司','ORD-202405040','PROD-004','锂电池组','40组','容量不足','2024-06-20','已处理','赵售后','检测为个别电芯问题，已更换','2024-06-25');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202406005','杭州自动化有限公司','ORD-202405050','PROD-005','伺服电机','15台','转速不稳定','2024-06-25','已处理','刘售后','更换编码器，已测试合格','2024-07-01');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202407006','南京设备有限公司','ORD-202406001','PROD-006','PLC控制器','25台','程序错误','2024-07-05','已处理','孙售后','更新程序版本，已重新发货','2024-07-10');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202407007','武汉机械制造有限公司','ORD-202406002','PROD-007','液压泵','10台','压力不足','2024-07-10','已处理','周售后','更换密封圈，已测试合格','2024-07-15');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202407008','成都自动化工程公司','ORD-202406003','PROD-008','工业机器人','5台','关节卡顿','2024-07-15','已处理','吴售后','清洁润滑关节，已校准','2024-07-20');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202407009','西安电子科技有限公司','ORD-202406004','PROD-009','智能仪表','35台','显示异常','2024-07-20','已处理','郑售后','更换显示屏，已测试合格','2024-07-25');
INSERT INTO `crpm_13465a_e4e431` (`thbh`,`khmc`,`ddh`,`spbh`,`spmc`,`thsl`,`thyy`,`thrq`,`clzt`,`clr`,`clyj`,`yjwcsj`) VALUES ('RMA-202407010','重庆机械工程有限公司','ORD-202406005','PROD-010','自动化模块','20个','兼容性问题','2024-07-25','已处理','钱售后','升级固件，已测试兼容','2024-07-30');