INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407001','设备故障','严重','2024-07-03 10:25:00','已处理','陈工','2024-07-03 16:30:00','生产线L1停机3小时','数控加工中心主轴轴承损坏');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407002','质量异常','中等','2024-07-08 14:10:00','已处理','李工','2024-07-08 18:45:00','批次PC-202407002部分不合格','工业传感器零点偏移超差');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407003','工艺偏差','一般','2024-07-12 09:35:00','已处理','王工','2024-07-12 11:15:00','产品尺寸波动±0.05mm','精密齿轮箱加工参数漂移');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407004','原料问题','严重','2024-07-15 15:40:00','已处理','赵工','2024-07-17 10:20:00','生产线L4延迟2天','锂电池组电解液纯度不达标');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407005','安全隐患','中等','2024-07-18 11:20:00','已处理','刘工','2024-07-18 13:50:00','车间局部区域','液压泵油管轻微渗漏');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407006','系统故障','一般','2024-07-22 13:05:00','已处理','周工','2024-07-22 14:30:00','MES系统部分功能中断','服务器磁盘空间不足');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407007','设备故障','严重','2024-07-25 08:40:00','已处理','吴工','2024-07-25 17:10:00','生产线L2停机6小时','激光切割机光路系统偏移');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202407008','质量异常','中等','2024-07-28 16:15:00','已处理','郑工','2024-07-29 12:30:00','批次PC-202407008部分返工','智能仪表显示精度波动');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202408009','工艺偏差','一般','2024-08-02 10:50:00','已处理','钱工','2024-08-02 12:45:00','产品表面粗糙度超标','自动化模块喷涂参数异常');
INSERT INTO `crpm_49a150_464cff` (`ycbh`,`yclx`,`ycjb`,`fssj`,`clzt`,`clr`,`clsj`,`yxfw`,`ycms`) VALUES ('YC-202408010','安全隐患','中等','2024-08-05 14:20:00','已处理','孙工','2024-08-05 16:30:00','配电室局部','空压机配电柜温度过高');