INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('注塑机-A300','运行中','65℃','8.5MPa','25.6kW','正常','1289','2024-06-05 08:00:00','2024-06-05 17:30:00','定期保养','保持当前参数');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('冷却塔-CL-120','待机','32℃','0.3MPa','7.5kW','正常','0','2024-06-10 08:30:00','2024-06-10 17:00:00','清洁滤网','待机');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('压缩机-YC-75','运行中','82℃','12.0MPa','45.0kW','正常','3567','2024-06-15 08:00:00','2024-06-15 18:00:00','更换滤芯','提高压力至12.5MPa');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('烘干炉-HG-500','故障','110℃','0MPa','0kW','E012','0','2024-06-20 09:00:00','2024-06-20 10:30:00','加热元件故障，已更换','待检修');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('传送带-Belt-08','运行中','45℃','0.1MPa','3.2kW','正常','5682','2024-07-02 08:00:00','2024-07-02 17:30:00','张紧度调整','提速至25m/min');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('搅拌机-MJ-150','待机','28℃','0MPa','1.5kW','正常','0','2024-07-08 09:00:00','2024-07-08 12:00:00','润滑检查','待机');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('真空泵-ZB-60','运行中','55℃','0.08MPa','7.5kW','正常','1984','2024-07-12 08:30:00','2024-07-12 17:00:00','检查真空度','降低转速至1500rpm');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('切割机-QG-250','运行中','70℃','5.0MPa','18.5kW','E005','2456','2024-07-18 08:00:00','2024-07-18 17:30:00','刀具磨损，已更换','更换切割模式');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('风机-FJ-110','故障','35℃','0MPa','0kW','E021','0','2024-07-25 09:00:00','2024-07-25 09:15:00','电机故障，待更换','待检修');
INSERT INTO `crpm_7135d3_9292b8` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`gl`,`gzdm`,`scjs`,`qdsj`,`tjsj`,`whjl`,`yckzzl`) VALUES ('包装机-BZ-400','运行中','58℃','0.6MPa','9.8kW','正常','4123','2024-07-30 08:00:00','2024-07-30 17:30:00','传送带校准','增加包装速度');