CREATE TABLE `crpm_bf21f2_ed5ca5` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`wlbm` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '物料编码',
`wlmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '物料名称',
`ggxh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '规格型号',
`dw` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '单位',
`xql` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '需求量',
`kcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '库存量',
`cgl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '采购量',
`gys` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '供应商',
`cgjg` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '采购价格',
`cgzq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '采购周期',
`yjdhrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '预计到货日期',
`zdkcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '最低库存量',
`aqkcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '安全库存量'
);