INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('智能控制器','PR-202406001','2024-06-05','2024-12-05','一级','刘质检','合格','功能测试通过');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('工业传感器','PR-202406002','2024-06-10','2024-12-10','一级','陈质检','合格','精度校准完成');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('精密齿轮箱','PR-202406003','2024-06-15','2025-06-15','特级','王质检','合格','噪音测试达标');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('锂电池组','PR-202406004','2024-06-20','2024-12-20','一级','李质检','合格','容量测试通过');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('伺服电机','PR-202406005','2024-06-25','2025-06-25','特级','张质检','合格','转速测试达标');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('PLC控制器','PR-202407006','2024-07-05','2024-12-05','一级','刘质检','合格','程序烧录完成');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('液压泵','PR-202407007','2024-07-10','2025-07-10','特级','陈质检','合格','压力测试达标');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('工业机器人','PR-202407008','2024-07-15','2026-07-15','特级','王质检','合格','关节活动测试通过');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('智能仪表','PR-202407009','2024-07-20','2024-12-20','一级','李质检','合格','显示精度达标');
INSERT INTO `crpm_13465a_750af9` (`cpmc`,`pch`,`scrq`,`gqrq`,`zldj`,`jyy`,`jyjg`,`bz`) VALUES ('自动化模块','PR-202407010','2024-07-25','2025-07-25','特级','张质检','合格','兼容性测试通过');