INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('数控机床A','CJK6136','运行中','240小时','12小时','92%','1200kWh','1500件','2','1');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('工业机器人B','IRB 6700','运行中','180小时','8小时','95%','850kWh','2800件','0','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('自动化生产线C','ZX-2000','运行中','320小时','15小时','88%','3500kWh','4200件','3','2');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('3D打印机D','ProX DMP 320','待机中','85小时','35小时','75%','320kWh','320件','1','1');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('激光切割机E','LC-3015','运行中','160小时','10小时','90%','1100kWh','950件','2','1');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('注塑机F','JM280M','运行中','200小时','12小时','87%','1800kWh','2100件','4','2');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('空压机G','GA110-2','运行中','280小时','18小时','91%','2400kWh','N/A','1','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('输送带H','TD75','运行中','300小时','20小时','93%','650kWh','N/A','0','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('包装机I','ZB-500','故障中','120小时','60小时','45%','280kWh','680件','5','3');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_411ed1` (`sbmc`,`sbxh`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbxl`,`sbnh`,`sbcl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('检测设备J','CX-3000','运行中','150小时','10小时','96%','420kWh','1800次','0','0');