INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('轴承','6206-2RS','50','个','SKF集团','85元','2024-08-05','深沟球轴承');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('皮带','SPB1800','20','根','盖茨传动','120元','2024-08-12','三角带');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('滤芯','AF-100','30','件','曼胡默尔','95元','2024-08-18','空气滤清器');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('密封圈','TC100×125×12','100','个','NOK密封','18元','2024-08-25','丁腈橡胶');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('接触器','LC1D115','15','台','施耐德电气','280元','2024-09-02','380V/115A');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('PLC模块','CPU 1214C','5','块','西门子','1650元','2024-09-08','6ES7214-1AG40-0XB0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('电机','Y132S-4','3','台','ABB电机','2450元','2024-09-15','5.5kW/1440r/min');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('传感器','PT100','20','支','欧姆龙','120元','2024-09-20','温度传感器');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('电磁阀','4V210-08','10','个','SMC','320元','2024-08-30','二位五通');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_730fc4` (`bjmc`,`ggxh`,`sl`,`dw`,`gys`,`cgjg`,`rkrq`,`bz`) VALUES ('液压泵','PV2R12-41/17','2','台','油研','4600元','2024-09-28','变量叶片泵');