INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('CNC-001','数控机床A','运行中','240小时','12小时','2','1','1500件','1200kWh','92%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('CNC-002','数控机床B','运行中','220小时','15小时','1','0','1350件','1100kWh','90%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Robot-001','工业机器人A','运行中','180小时','8小时','0','0','2800件','850kWh','95%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Robot-002','工业机器人B','运行中','165小时','10小时','1','0','2500件','780kWh','93%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Line-001','自动化生产线','运行中','320小时','15小时','3','2','4200件','3500kWh','88%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Printer-001','3D打印机','待机中','85小时','35小时','1','1','320件','320kWh','75%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Laser-001','激光切割机','运行中','160小时','10小时','2','1','950件','1100kWh','90%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Molder-001','注塑机','运行中','200小时','12小时','4','2','2100件','1800kWh','87%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Compressor-001','空压机','运行中','280小时','18小时','1','0','N/A','2400kWh','91%');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_b3688f` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`sbyxsj`,`sbtjsj`,`sbgzcs`,`sbwxcs`,`sbcl`,`sbnh`,`sbxl`) VALUES ('Conveyor-001','输送带','运行中','300小时','20小时','0','0','N/A','650kWh','93%');