CREATE TABLE `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`scsl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产数量',
`scsd` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产速度',
`sbwd` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备温度',
`sbdy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备电压',
`sbdl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备电流',
`sbgl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备功率',
`sbgzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备故障次数',
`sbwxcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备维修次数'
);