CREATE TABLE `crpm_ad9ddd_abeecd` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`wxrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修日期',
`wxry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修人员',
`gzms` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障描述',
`wxcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修措施',
`wxjg` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修结果',
`bzxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息'
);