CREATE TABLE `crpm_ad9ddd_b3688f` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`sbyxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备运行时间',
`sbtjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备停机时间',
`sbgzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备故障次数',
`sbwxcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备维修次数',
`sbcl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备产量',
`sbnh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备能耗',
`sbxl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备效率'
);