CREATE TABLE `crpm_7135d3_7b5528` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`yxzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '运行状态',
`wd` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '温度',
`yl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '压力',
`dl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '电流',
`dy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '电压',
`gl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '功率',
`zs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '转速',
`scjs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产计数',
`gzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障次数',
`whsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护时间',
`czry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作人员'
);