INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('注塑机','HTF160X1','海天塑机集团有限公司','2023-06-15','生产车间A区','张明','13800138001','每天','2024-09-05','运行稳定，需定期更换滤芯');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('冷却塔','CT-300','良机冷却系统(深圳)有限公司','2022-10-20','厂区北侧','李华','13900139002','每周','2024-09-01','夏季需增加清洗频率');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('压缩机','GA110','阿特拉斯·科普柯(中国)投资有限公司','2023-03-12','动力车间','王强','13700137003','每天','2024-09-05','注意润滑油位和排气温度');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('烘干机','DH-500','南京苏力机械有限公司','2023-01-08','预处理车间','赵芳','13600136004','每周','2024-09-01','加热元件需定期检查');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('传送带','BELT-200','上海永延自动化设备有限公司','2022-08-25','生产线1号','陈杰','13500135005','每天','2024-09-05','传送带张紧度需定期调整');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('搅拌机','MIX-150','无锡麦杰机械工程有限公司','2023-04-18','原料车间','周琳','13400134006','每周','2024-09-01','减速机需定期换油');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('真空泵','VP-60','爱德华真空设备有限公司','2023-02-14','真空车间','吴伟','13300133007','每天','2024-09-05','注意真空度和泵油质量');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('切割机','CUT-200','大族激光科技产业集团股份有限公司','2022-11-30','加工车间','郑浩','13200132008','每周','2024-09-01','切割精度需定期校准');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('风机','FAN-100','上海通用风机股份有限公司','2023-05-06','通风系统','孙丽','13100131009','每周','2024-09-01','振动值需定期监测');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('包装机','PACK-300','广州星格机械有限公司','2023-07-22','包装车间','林凯','13000130010','每天','2024-09-05','控制系统需定期维护');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('注塑机','HTF160X1','海天塑机集团有限公司','2023-06-15','生产车间A区','张明','13800138001','每天','2024-09-05','运行稳定，需定期更换滤芯');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('冷却塔','CT-300','良机冷却系统(深圳)有限公司','2022-10-20','厂区北侧','李华','13900139002','每周','2024-09-01','夏季需增加清洗频率');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('压缩机','GA110','阿特拉斯·科普柯(中国)投资有限公司','2023-03-12','动力车间','王强','13700137003','每天','2024-09-05','注意润滑油位和排气温度');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('烘干机','DH-500','南京苏力机械有限公司','2023-01-08','预处理车间','赵芳','13600136004','每周','2024-09-01','加热元件需定期检查');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('传送带','BELT-200','上海永延自动化设备有限公司','2022-08-25','生产线1号','陈杰','13500135005','每天','2024-09-05','传送带张紧度需定期调整');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('搅拌机','MIX-150','无锡麦杰机械工程有限公司','2023-04-18','原料车间','周琳','13400134006','每周','2024-09-01','减速机需定期换油');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('真空泵','VP-60','爱德华真空设备有限公司','2023-02-14','真空车间','吴伟','13300133007','每天','2024-09-05','注意真空度和泵油质量');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('切割机','CUT-200','大族激光科技产业集团股份有限公司','2022-11-30','加工车间','郑浩','13200132008','每周','2024-09-01','切割精度需定期校准');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('风机','FAN-100','上海通用风机股份有限公司','2023-05-06','通风系统','孙丽','13100131009','每周','2024-09-01','振动值需定期监测');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_460879` (`sbmc`,`sbxh`,`sccs`,`gzrq`,`azwz`,`fzr`,`lxfs`,`xjzq`,`zjxjrq`,`bzxx`) VALUES ('包装机','PACK-300','广州星格机械有限公司','2023-07-22','包装车间','林凯','13000130010','每天','2024-09-05','控制系统需定期维护');