INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024001','2024-06-01 08:00:00','开机','张明','正常','1','设备启动成功');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024001','2024-06-01 17:30:00','关机','张明','正常','0','设备正常关机');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024002','2024-06-02 09:15:00','参数调整','李华','压力','8.5MPa','调整注塑机压力');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024003','2024-06-03 14:20:00','故障报警','王强','温度过高','85℃','压缩机温度报警，已重启');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024004','2024-06-04 10:00:00','维护','赵芳','更换滤芯','1','完成空气滤芯更换');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024001','2024-06-05 08:10:00','参数调整','张明','温度','65℃','调整烘干炉温度');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024005','2024-06-06 11:45:00','故障报警','陈杰','电流过载','45A','传送带电机过载，已断电检查');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024002','2024-06-07 16:30:00','清洁','周琳','内部清洁','1','完成搅拌机内部清洁');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024006','2024-06-08 09:20:00','校准','吴伟','压力传感器','0.5MPa','校准压力传感器');
INSERT INTO `crpm_7135d3_03b9ed` (`sbbh`,`cjsj`,`czlx`,`czy`,`ztxx`,`cjz`,`bz`) VALUES ('SB-2024003','2024-06-09 15:10:00','参数调整','郑浩','转速','2800rpm','降低压缩机转速');