CREATE TABLE `crpm_7135d3_03b9ed` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`cjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '采集时间',
`czlx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作类型',
`czy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作员',
`ztxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '状态信息',
`cjz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '采集值',
`bz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注'
);