INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E01-2024','数控加工中心','运行中','240小时','12,500件','1','1','2024-07-05','陈工','更换主轴轴承');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E02-2024','激光切割机','运行中','220小时','8,300米','0','0','2024-07-10','李工','定期清洁光路系统');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E03-2024','全自动焊接机器人','待机中','180小时','6,700次','2','2','2024-07-15','王工','更换焊枪配件');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E04-2024','注塑成型机','运行中','260小时','15,200件','3','3','2024-07-20','赵工','液压系统泄漏修复');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E05-2024','三坐标测量仪','运行中','200小时','4,800次','0','0','2024-07-25','刘工','精度校准');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E06-2024','真空包装机','故障中','150小时','3,200件','4','4','2024-07-30','周工','真空泵维修');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E07-2024','工业烤箱','运行中','230小时','7,900件','1','1','2024-08-01','吴工','温度传感器更换');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E08-2024','自动贴片机','运行中','210小时','9,400次','2','2','2024-08-05','郑工','吸嘴清洁与更换');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E09-2024','柴油发电机','备用中','20小时','0小时','0','0','2024-08-10','钱工','定期启动测试');
INSERT INTO `crpm_49a150_35e9ee` (`sbbh`,`sbmc`,`sbzt`,`yxsj`,`ljcl`,`gzcs`,`wxcs`,`zjycwhrq`,`fzr`,`bzxx`) VALUES ('E10-2024','空压机','运行中','250小时','12,800m³','2','2','2024-08-15','孙工','更换空气滤芯');