CREATE TABLE `crpm_ad9ddd_578bcf` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`zt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '状态',
`yxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '运行时间',
`wd` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '温度',
`yl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '压力',
`dl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '电流',
`dy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '电压',
`gl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '功率',
`zs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '转速',
`zdpl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '振动频率',
`zysp` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '噪音水平'
);