CREATE TABLE `crpm_ad9ddd_73cbcb` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`wdz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '温度值',
`ylz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '压力值',
`dlz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '电流值',
`dyz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '电压值',
`zdpl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '振动频率',
`zydj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '噪音等级',
`czry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作人员',
`whjl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护记录',
`gzlx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障类型',
`yjjb` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '预警级别'
);