CREATE TABLE `crpm_ad9ddd_f57994` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`sbyxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备运行时间',
`sbgzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备故障次数',
`sbwxcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备维修次数',
`sbycwhsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备预测维护时间',
`sbycwhnr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备预测维护内容',
`sbycwhry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备预测维护人员'
);