CREATE TABLE `crpm_7135d3_097844` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sblx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备类型',
`sccs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产厂商',
`azrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '安装日期',
`yxzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '运行状态',
`ljyxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '累计运行时间',
`whjl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护记录',
`gzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障次数',
`cjpl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '采集频率',
`jkjb` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '监控级别',
`bzxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息'
);