CREATE TABLE `crpm_7135d3_9292b8` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`yxzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '运行状态',
`wd` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '温度',
`yl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '压力',
`gl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '功率',
`gzdm` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障代码',
`scjs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产计数',
`qdsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '启动时间',
`tjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '停机时间',
`whjl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护记录',
`yckzzl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '远程控制指令'
);