CREATE TABLE `crpm_7135d3_b81ccb` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`scpch` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产批次号',
`scsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产时间',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`cljs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '产量计数',
`gzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障次数',
`nhsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '能耗数据',
`wsdxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '温湿度信息',
`whjl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护记录',
`czy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作员'
);