CREATE TABLE `crpm_13465a_166ca5` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbxh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备型号',
`gmrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '购买日期',
`bxdqr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '保修到期日',
`gys` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '供应商',
`whzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护状态',
`xcwhrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '下次维护日期',
`whzq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护周期',
`fzr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '负责人',
`bzxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息'
);