INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('CNC-001','运行中','150件','80%','65℃','380V','12.5A','7.5kW','2','1');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('CNC-002','运行中','135件','75%','62℃','380V','11.8A','7.0kW','1','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('CNC-003','待机中','0件','0%','32℃','380V','2.1A','1.2kW','0','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('Robot-001','运行中','200件','90%','45℃','220V','6.8A','1.5kW','0','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('Robot-002','运行中','185件','85%','42℃','220V','6.3A','1.4kW','1','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('Robot-003','故障中','0件','0%','38℃','220V','0A','0kW','5','2');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('Laser-001','运行中','85件','70%','58℃','380V','9.2A','5.5kW','3','1');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('Laser-002','运行中','95件','75%','60℃','380V','9.8A','5.9kW','2','1');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('Conveyor-001','运行中','300件','80%','35℃','380V','4.2A','2.5kW','0','0');
INSERT INTO `crpm_ad9ddd_6d8bdd` (`sbbh`,`sbzt`,`scsl`,`scsd`,`sbwd`,`sbdy`,`sbdl`,`sbgl`,`sbgzcs`,`sbwxcs`) VALUES ('Conveyor-002','运行中','280件','75%','33℃','380V','3.9A','2.3kW','1','0');