INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('26.5℃','55%','28μg/m³','45μg/m³','420ppm','52dB','8000lux','101.3kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('28.3℃','62%','35μg/m³','58μg/m³','450ppm','55dB','7500lux','100.9kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('27.1℃','58%','24μg/m³','40μg/m³','410ppm','50dB','8200lux','101.1kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('30.2℃','65%','42μg/m³','65μg/m³','480ppm','58dB','7800lux','100.7kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('29.5℃','60%','38μg/m³','55μg/m³','460ppm','53dB','8100lux','100.8kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('27.8℃','57%','26μg/m³','43μg/m³','430ppm','51dB','7900lux','101.2kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('28.9℃','63%','32μg/m³','52μg/m³','440ppm','54dB','7700lux','101.0kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('31.0℃','68%','45μg/m³','70μg/m³','500ppm','60dB','7600lux','100.5kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('29.2℃','59%','30μg/m³','48μg/m³','470ppm','56dB','8300lux','100.9kPa');
INSERT INTO `crpm_49a150_0b46f6` (`wd`,`sd`,`_p_m25`,`_p_m10`,`_c_o2`,`zs`,`gzqd`,`qy`) VALUES ('27.5℃','56%','22μg/m³','38μg/m³','400ppm','49dB','8400lux','101.4kPa');