INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('轴承6208','BJ-20240801','机械部件','50','20','SKF轴承有限公司','120元/个','通用型深沟球轴承');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('接触器CJX2-6511','BJ-20240802','电气元件','30','10','施耐德电气有限公司','280元/个','额定电流65A');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('密封圈D50','BJ-20240803','密封件','100','50','派克汉尼汾公司','15元/个','丁腈橡胶材质');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('电机Y132M-4','BJ-20240804','动力设备','10','5','ABB电机有限公司','2600元/台','7.5kW,1440rpm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('传感器PT100','BJ-20240805','检测元件','20','8','西门子工业自动化有限公司','320元/个','温度传感器');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('PLC模块CPU1214C','BJ-20240806','控制元件','5','3','西门子工业自动化有限公司','4500元/个','S7-1200系列');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('皮带B1000','BJ-20240807','传动部件','15','5','盖茨工业皮带有限公司','180元/条','宽度100mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('电磁阀4V210-08','BJ-20240808','气动元件','25','10','SMC气动元件有限公司','230元/个','二位五通');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('断路器NM1-100S/3300','BJ-20240809','电气元件','15','5','正泰电器股份有限公司','350元/个','额定电流80A');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('过滤器FLT-100','BJ-20240810','过滤元件','40','15','颇尔过滤器有限公司','480元/个','液压系统用');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('链条16A-1','BJ-20240901','传动部件','20','8','杭州东华链条集团有限公司','260元/米','节距25.4mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('联轴器LM100','BJ-20240902','连接部件','10','5','上海松铭传动机械有限公司','850元/个','梅花形弹性联轴器');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('液压缸HSG-80/56','BJ-20240903','液压元件','8','3','无锡液压股份有限公司','1600元/个','行程500mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('温控器XMTD-7501','BJ-20240904','控制元件','15','5','宇电自动化科技有限公司','420元/个','PID调节');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('编码器E6B2-CWZ6C','BJ-20240905','检测元件','12','4','欧姆龙自动化有限公司','680元/个','1000P/R');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('压力开关YK-100','BJ-20240906','检测元件','20','8','德力西电气有限公司','190元/个','可调范围0.1-1.0MPa');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('变压器BK-500','BJ-20240907','电气元件','5','2','上海人民电器厂','380元/个','500VA');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('风扇FT-300','BJ-20240908','散热元件','30','10','东莞鸿运风扇有限公司','150元/个','直径300mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('接触器辅助触头F4-22','BJ-20240909','电气元件','50','20','施耐德电气有限公司','75元/个','2常开2常闭');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('电缆YZ-3*6+1*2.5','BJ-20240910','连接材料','200米','80米','上海胜华电缆集团','35元/米','通用橡套软电缆');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('轴承6208','BJ-20240801','机械部件','50','20','SKF轴承有限公司','120元/个','通用型深沟球轴承');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('接触器CJX2-6511','BJ-20240802','电气元件','30','10','施耐德电气有限公司','280元/个','额定电流65A');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('密封圈D50','BJ-20240803','密封件','100','50','派克汉尼汾公司','15元/个','丁腈橡胶材质');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('电机Y132M-4','BJ-20240804','动力设备','10','5','ABB电机有限公司','2600元/台','7.5kW,1440rpm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('传感器PT100','BJ-20240805','检测元件','20','8','西门子工业自动化有限公司','320元/个','温度传感器');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('PLC模块CPU1214C','BJ-20240806','控制元件','5','3','西门子工业自动化有限公司','4500元/个','S7-1200系列');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('皮带B1000','BJ-20240807','传动部件','15','5','盖茨工业皮带有限公司','180元/条','宽度100mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('电磁阀4V210-08','BJ-20240808','气动元件','25','10','SMC气动元件有限公司','230元/个','二位五通');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('断路器NM1-100S/3300','BJ-20240809','电气元件','15','5','正泰电器股份有限公司','350元/个','额定电流80A');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('过滤器FLT-100','BJ-20240810','过滤元件','40','15','颇尔过滤器有限公司','480元/个','液压系统用');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('链条16A-1','BJ-20240901','传动部件','20','8','杭州东华链条集团有限公司','260元/米','节距25.4mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('联轴器LM100','BJ-20240902','连接部件','10','5','上海松铭传动机械有限公司','850元/个','梅花形弹性联轴器');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('液压缸HSG-80/56','BJ-20240903','液压元件','8','3','无锡液压股份有限公司','1600元/个','行程500mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('温控器XMTD-7501','BJ-20240904','控制元件','15','5','宇电自动化科技有限公司','420元/个','PID调节');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('编码器E6B2-CWZ6C','BJ-20240905','检测元件','12','4','欧姆龙自动化有限公司','680元/个','1000P/R');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('压力开关YK-100','BJ-20240906','检测元件','20','8','德力西电气有限公司','190元/个','可调范围0.1-1.0MPa');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('变压器BK-500','BJ-20240907','电气元件','5','2','上海人民电器厂','380元/个','500VA');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('风扇FT-300','BJ-20240908','散热元件','30','10','东莞鸿运风扇有限公司','150元/个','直径300mm');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('接触器辅助触头F4-22','BJ-20240909','电气元件','50','20','施耐德电气有限公司','75元/个','2常开2常闭');
INSERT INTO `crpm_ea3a1a_3aa3bd` (`bjmc`,`bjbh`,`bjlx`,`kcsl`,`aqkcl`,`gys`,`cgjg`,`bzxx`) VALUES ('电缆YZ-3*6+1*2.5','BJ-20240910','连接材料','200米','80米','上海胜华电缆集团','35元/米','通用橡套软电缆');