CREATE TABLE `crpm_ea3a1a_bb6cd1` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`ycmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '异常名称',
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`sblx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备类型',
`xjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '巡检时间',
`bjjb` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '报警级别',
`clzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '处理状态',
`clr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '处理人',
`clsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '处理时间',
`bzxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息'
);