CREATE TABLE `crpm_ea3a1a_c85e75` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`bylx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '保养类型',
`byzq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '保养周期',
`xcbyrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '下次保养日期',
`bynr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '保养内容',
`byry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '保养人员',
`byzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '保养状态',
`cjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
`gxsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '更新时间'
);