INSERT INTO `crpm_95bb02_079b7d` (`ctbh`,`xsxm`,`ssbj`,`tmnr`,`cwcs`,`scdcsj`,`zjdcsj`,`zsdbq`,`tmnd`,`jsbz`) VALUES ('01','孙硕科','科卡培训 一期','某建筑工地正在进行高空作业，一名工人未系安全带在离地面5米高的脚手架上作业。根据《安全生产法》和《高处作业分级》标准，以下说法正确的是','1','2024年2月8日','2024年2月8日','脚手架 , 高空作业 , 安全带','* * *','无');