CREATE TABLE `crpm_ea3a1a_460879` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbxh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备型号',
`sccs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生产厂商',
`gzrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '购置日期',
`azwz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '安装位置',
`fzr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '负责人',
`lxfs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '联系方式',
`xjzq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '巡检周期',
`zjxjrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '最近巡检日期',
`bzxx` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注信息'
);