CREATE TABLE `crpm_95e998_69105d` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`xmmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '项目名称',
`dmmb` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '代码模板',
`sccs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生成参数',
`scsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生成时间',
`sczt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生成状态',
`scjg` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '生成结果'
);