INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('注塑机-A300','运行中','65℃','8.5MPa','42.5A','380V','25.6kW','1450rpm','1289','2','2024-06-05 08:30:00','张明');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('冷却塔-CL-120','待机','32℃','0.3MPa','15.8A','220V','7.5kW','800rpm','0','0','2024-06-10 14:15:00','李华');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('压缩机-YC-75','运行中','82℃','12.0MPa','68.3A','380V','45.0kW','2900rpm','3567','5','2024-06-15 09:45:00','王强');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('烘干炉-HG-500','故障','110℃','0MPa','0A','0V','0kW','0rpm','0','1','2024-06-20 16:20:00','赵芳');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('传送带-Belt-08','运行中','45℃','0.1MPa','8.7A','220V','3.2kW','20m/min','5682','3','2024-07-02 09:10:00','陈杰');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('搅拌机-MJ-150','待机','28℃','0MPa','3.2A','220V','1.5kW','0rpm','0','0','2024-07-08 11:30:00','周琳');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('真空泵-ZB-60','运行中','55℃','0.08MPa','12.5A','380V','7.5kW','1800rpm','1984','1','2024-07-12 15:45:00','吴伟');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('切割机-QG-250','运行中','70℃','5.0MPa','35.6A','380V','18.5kW','3500rpm','2456','4','2024-07-18 08:20:00','郑浩');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('风机-FJ-110','故障','35℃','0MPa','0A','0V','0kW','0rpm','0','2','2024-07-25 14:30:00','孙丽');
INSERT INTO `crpm_7135d3_7b5528` (`sbmc`,`yxzt`,`wd`,`yl`,`dl`,`dy`,`gl`,`zs`,`scjs`,`gzcs`,`whsj`,`czry`) VALUES ('包装机-BZ-400','运行中','58℃','0.6MPa','18.9A','220V','9.8kW','600rpm','4123','0','2024-07-30 09:15:00','林凯');