CREATE TABLE `crpm_7135d3_9692f3` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`cjsj` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '采集时间',
`gzzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '工作状态',
`cl` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '产量',
`nh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '能耗',
`gzcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '故障次数',
`wxcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维修次数',
`czy` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作员',
`bz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注'
);