CREATE TABLE `crpm_bf21f2_d5f5fa` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`sbbh` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备编号',
`sbmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称',
`sbzt` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '设备状态',
`whzq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护周期',
`scwhrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '上次维护日期',
`xcwhrq` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '下次维护日期',
`whnr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护内容',
`whry` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '维护人员',
`bz` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注'
);