INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL001','生产计划通知','【生产通知】您有新的生产计划需要处理，请登录系统查看。','启用','2024-02-05 10:00:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL002','设备维护提醒','【设备提醒】设备ID:{设备编号}将于{维护日期}进行例行维护。','启用','2024-02-10 15:30:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL003','质量检测结果','【质量通知】您提交的检测单{检测单号}结果为{检测结果}。','启用','2024-02-15 09:45:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL004','采购到货通知','【采购提醒】您采购的{物料名称}已到货，请安排验收。','启用','2024-02-20 14:15:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL005','库存预警','【库存通知】{物料名称}当前库存{库存数量}，低于预警线{预警值}。','启用','2024-02-25 11:30:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL006','研发进度提醒','【研发通知】项目{项目名称}的{任务名称}节点进度为{进度百分比}。','启用','2024-03-01 16:00:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL007','人事培训通知','【人事通知】将于{培训日期}{培训时间}在{培训地点}进行{培训主题}培训。','启用','2024-03-05 10:15:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL008','财务报销通知','【财务提醒】您的报销申请{报销单号}已{审批状态}。','启用','2024-03-10 15:45:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL009','安全演练通知','【安全通知】计划于{演练日期}{演练时间}进行{演练类型}演练，请做好准备。','启用','2024-03-15 09:30:00');
INSERT INTO `crpm_596455_4453e6` (`mbbh`,`mbmc`,`mbnr`,`fszt`,`zhfssj`) VALUES ('TPL010','系统维护通知','【系统通知】系统将于{维护日期}{维护时间}进行升级维护，预计{维护时长}。','禁用','2024-03-20 14:00:00');