CREATE TABLE `crpm_596455_a3f424` (
`id` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
`jkmc` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口名称',
`jkms` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '接口描述',
`qq_u_r_l` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '请求URL',
`qqff` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '请求方法',
`qqcs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '请求参数',
`fhsjgs` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '返回数据格式',
`sldm` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '示例代码'
);