INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('注塑机-A300','塑料机械','海天国际','2022-03-15','运行中','18560小时','2024-06-05更换模具','5','5分钟','一级','关键生产设备');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('冷却塔-CL-120','冷却设备','荏原机械','2021-10-20','待机','12480小时','2024-05-18清洗散热片','2','10分钟','二级','夏季满负荷运行');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('压缩机-YC-75','动力设备','英格索兰','2023-01-08','运行中','9850小时','2024-06-15更换滤芯','3','3分钟','一级','注意润滑油位');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('烘干炉-HG-500','热处理设备','爱默生','2022-08-22','故障','7630小时','2024-06-20维修加热元件','4','2分钟','一级','温度传感器需校准');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('传送带-Belt-08','输送设备','西门子','2021-05-10','运行中','15320小时','2024-07-02张紧度调整','6','15分钟','二级','负载较大，定期检查');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('搅拌机-MJ-150','混合设备','利乐包装','2023-04-12','待机','5680小时','2024-07-08润滑系统检查','1','20分钟','三级','用于原料预处理');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('真空泵-ZB-60','真空设备','贝克','2022-11-30','运行中','8940小时','2024-07-12更换密封件','2','8分钟','二级','真空度需稳定在0.08MPa');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('切割机-QG-250','切割设备','通快集团','2021-09-18','运行中','14250小时','2024-07-18更换刀具','5','4分钟','一级','切割精度要求高');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('风机-FJ-110','通风设备','ABB','2023-02-25','故障','6320小时','2024-07-25电机维修','3','10分钟','二级','振动值偏高');
INSERT INTO `crpm_7135d3_097844` (`sbmc`,`sblx`,`sccs`,`azrq`,`yxzt`,`ljyxsj`,`whjl`,`gzcs`,`cjpl`,`jkjb`,`bzxx`) VALUES ('包装机-BZ-400','包装设备','克朗斯','2022-07-05','运行中','13680小时','2024-07-30传送带校准','2','6分钟','二级','包装速度可提升');