INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('设备故障','紧急','2024-06-01 09:30:00','生产车间A线','已处理','设备工程师','2024-06-01 10:15:00','电机过热，已更换散热风扇');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('安全违规','重要','2024-06-05 14:20:00','仓库区','已处理','安全主管','2024-06-05 14:45:00','未佩戴安全帽，已教育警告');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('质量异常','一般','2024-06-10 11:45:00','质检室','已处理','质检员','2024-06-10 13:00:00','批次P20240610不良率超标，已返工');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('环境监测','紧急','2024-06-15 08:10:00','化工仓库','已处理','安全主管','2024-06-15 08:45:00','有毒气体泄漏，已疏散人员并修复');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('设备故障','重要','2024-06-20 16:30:00','配电室','已处理','设备工程师','2024-06-20 17:15:00','断路器跳闸，已恢复供电');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('安全违规','一般','2024-06-25 09:40:00','生产车间B线','已处理','安全主管','2024-06-25 10:00:00','违规操作设备，已培训纠正');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('质量异常','重要','2024-07-01 15:20:00','包装车间','已处理','质检员','2024-07-01 16:30:00','标签贴错，已重新包装');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('环境监测','一般','2024-07-05 10:15:00','污水处理站','已处理','环保专员','2024-07-05 11:00:00','PH值异常，已调整药剂投放');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('设备故障','紧急','2024-07-10 08:30:00','生产线C','已处理','设备工程师','2024-07-10 09:45:00','传送带断裂，已更换备件');
INSERT INTO `crpm_6f0d50_d17976` (`bjlx`,`bjjb`,`bjsj`,`bjwz`,`clzt`,`clry`,`clsj`,`bzxx`) VALUES ('安全违规','重要','2024-07-15 14:50:00','员工通道','已处理','安全主管','2024-07-15 15:10:00','消防通道堵塞，已清理并处罚');