INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('2024年第二季度生产总结报告','生产报告','2024-07-05 09:30:00','陈志强','2024-07-05 14:15:00','陈志强','本季度生产总量达到预期目标，其中A系列产品超额完成5%...','/documents/生产管理/2024Q2生产总结.docx','已发布');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('安全生产规范修订版V2.0','制度文件','2024-07-10 15:45:00','李安全','2024-07-12 10:20:00','王审核','根据最新安全法规，对厂区安全操作规范进行了修订...','/documents/制度文件/安全生产规范V2.0.pdf','已生效');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('设备维护计划（2024年7-9月）','维护计划','2024-07-15 11:20:00','赵工','2024-07-15 11:20:00','赵工','7月重点维护生产线3号和5号设备，预计耗时3天...','/documents/设备管理/202407-09维护计划.xlsx','执行中');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('新产品B-2000研发方案','研发文档','2024-07-18 16:10:00','林研发','2024-07-25 17:30:00','吴总监','新产品B-2000采用新型材料，预计成本降低12%...','/documents/研发管理/B-2000研发方案.pdf','审核中');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('7月员工培训计划','培训文档','2024-07-20 10:00:00','刘培训','2024-07-20 10:00:00','刘培训','7月15日开展安全生产培训，7月22日开展新设备操作培训...','/documents/人力资源/7月培训计划.docx','已发布');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('上半年质量分析报告','质量报告','2024-07-22 14:30:00','黄质量','2024-07-23 11:45:00','黄质量','上半年产品合格率为98.7%，较去年同期提升0.5%...','/documents/质量管理/上半年质量分析.pdf','已发布');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('供应商评估报告-宏远科技','供应商文档','2024-07-25 09:45:00','孙采购','2024-07-28 15:20:00','孙采购','宏远科技在材料供应稳定性方面表现良好，价格中等...','/documents/采购管理/宏远科技评估报告.docx','已完成');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('生产车间6S管理规范','管理制度','2024-07-28 16:30:00','周生产','2024-08-01 10:10:00','周生产','为提升生产效率和产品质量，制定生产车间6S管理规范...','/documents/生产管理/6S管理规范.pdf','试行中');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('8月生产计划安排','生产计划','2024-07-30 11:15:00','郑计划','2024-07-31 14:40:00','郑计划','8月计划生产A-1000产品2000件，B-1500产品1500件...','/documents/生产管理/8月生产计划.xlsx','待执行');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('设备故障应急预案','应急预案','2024-08-02 14:20:00','赵工','2024-08-05 16:00:00','钱总','针对常见设备故障制定应急处理流程，确保快速恢复生产...','/documents/设备管理/设备故障应急预案.pdf','已批准');
INSERT INTO `crpm_9809ba_1adc2c` (`wdmc`,`wdlx`,`cjsj`,`cjr`,`xgsj`,`xgr`,`wdnr`,`wjlj`,`zt`) VALUES ('员工绩效考核方案（2024年第三季度）','考核文档','2024-08-05 10:30:00','王人事','2024-08-08 15:15:00','王人事','第三季度绩效考核重点关注生产效率和产品质量...','/documents/人力资源/三季度考核方案.docx','讨论中');