INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('7月生产日报表汇总','2024-07-01 16:00:00','2024-07-01 17:30:00','日报','已完成','A-1000:500件,B-1500:320件,C-2000:210件','7月1日生产数据汇总');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('7月设备运行状态周报','2024-07-07 15:45:00','2024-07-07 16:30:00','周报','已完成','设备完好率:96.5%,故障率:3.5%,维修时长:平均2.5小时','7月1日-7日设备运行情况');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('第二季度质量分析报表','2024-07-10 14:30:00','2024-07-12 11:15:00','季报','已发布','合格率:98.7%,不良品率:1.3%,客户投诉:3起','第二季度产品质量分析');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('7月原材料消耗报表','2024-07-15 16:20:00','2024-07-15 17:45:00','月报','已完成','钢材:120吨,塑料:85吨,电子元件:3200件','7月原材料使用情况统计');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('7月员工考勤报表','2024-07-20 15:30:00','2024-07-22 10:45:00','月报','已审核','出勤率:95.8%,迟到:23人次,请假:45人次','7月员工考勤情况');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('上半年成本分析报表','2024-07-25 14:15:00','2024-07-28 16:30:00','半年报','已批准','生产成本:485万元,管理成本:120万元,销售成本:85万元','上半年各部门成本分析');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('7月订单完成情况报表','2024-07-30 16:45:00','2024-07-31 15:20:00','月报','已完成','订单总数:28,完成:25,未完成:3,完成率:89.3%','7月订单交付情况');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('生产线效率对比报表','2024-08-02 15:10:00','2024-08-05 11:30:00','分析报表','已发布','1号线效率:92%,2号线效率:87%,3号线效率:95%','各生产线7月效率对比');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('8月生产计划排期表','2024-08-05 10:30:00','2024-08-08 16:15:00','计划表','待执行','A-1000:2000件,B-1500:1500件,C-2000:800件','8月各产品生产计划安排');
INSERT INTO `crpm_9809ba_40a4dd` (`bbmc`,`cjsj`,`gxsj`,`bblx`,`bbzt`,`bbsj`,`bbbz`) VALUES ('7月安全事故统计报表','2024-08-10 14:45:00','2024-08-10 15:30:00','统计报表','已归档','事故总数:2,轻伤:1,设备事故:1','7月安全事故统计与分析');